; Step3D1.def : Declares the module parameters for the DLL.

LIBRARY      "Step3D1"
DESCRIPTION  'Step3D1 Windows Dynamic Link Library'

EXPORTS
  LIBRARYID    @1
  LIBRARYENTRY @2

